Venus Surface Temperature Annual Average

-90 -60 -30 0 30 60 90 Latitude (‘N) 600 650 700 750 800

Temperature (K)

Earth Surface Temperature Annual Average

-90 -60 -30 0 30 60 90 Latitude (‘N) 200 220 240 260 280 300 320 340

Temperature (K)

Mars Surface Temperature Annual Average

-90 -60 -30 0 30 60 90 Latitude (‘N)

160 180 200 220 240

Temperature (K)

Titan Surface Temperature Annual Average

-90 -60 -30 0 30 60 90 Latitude (‘N) 80 90 100 110 120

Temperature (K)

Venus Effective Temperature Annual Average

-90 -60 -30 0 30 60 90 Latitude (‘N) 160 180 200 220 240 260 280 300

Temperature (K)

Earth Effective Temperature Annual Average

-90 -60 -30 0 30 60 90 Latitude (‘N) 200 220 240 260 280 300

Temperature (K)

Mars Effective Temperature Annual Average

-90 -60 -30 0 30 60 90 Latitude (‘N)

160 180 200 220 240

Temperature (K)

Jupiter Effective Temperature Annual Average

-90 -60 -30 0 30 60 90 Latitude (‘N)

60 80 100 120 140

Temperature (K)

0 60 120 180 240 300 360 Ls (degrees) -90 -60 -30 0 30 60 90

Latitude (‘N)

Earth Surface Temperature (K) Observed

220

240

240

260

260

260

280

280

300

300

300

0 60 120 180 240 300 360 Ls (degrees) -90 -60 -30 0 30 60 90

Latitude (‘N)

Earth Surface Temperature (K) Traditional Method

200

200

220

220

240

240

260

260

280

280

280

280

300

300

300

300

320

320

340

340

360

0 60 120 180 240 300 360 Ls (degrees) -90 -60 -30 0 30 60 90

Latitude (‘N)

Earth Surface Temperature (K) Extremisation Method

220

220

240

240

260

260

280

280

280

280

300

300

300

300

320

320